<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{table}
\caption{\ion{Ne}{ix} Ly series and \ion{Mg}{xi} triplet fluxes (errors are 5$1\sigma$ confidence intervals) \label{tab:nely}}
  \begin{tabular}{lrr}\hline
  cola &amp; colb &amp; colc\\
  \hline
      a &amp; 1 &amp; 2\\
      b &amp; 3 &amp; 4\\
      \hline
  \end{tabular}
\end{table}
</pre></body></html>